Nada, se ve que Ecemaml es un hueso demasiado duro...

Nada, se ve que Ecemaml es un hueso demasiado duro de roer, y que subiste puestos en la lista de cabezas de turco, por blandito. <A HREF="http://www.wordspy.com/words/low-hangingfruit.asp" REL="nofollow">Low hanging fruit</A> first.